asdf

asdf 19 mai 2010

Résumé

asdf

1 dsaf

-6^{-4}^{-2}^{0}^{2}^{4}^{6} ^{0}  ^{0,01}  ^{0,02}  ^{0,03}  ^{0,04}  ^{0,05}^{Tension U(t)/V}  ^{Temps t/s} Signal 20 Hz ; freq. echant. 400 Hz^{T_{e} = 0, 0025 s}^{}^{V (t) = 5 · sin(2 · π · 20 · t)}^{Echantillons}

-6^{-5}^{-4}^{-3}^{-2}^{-1}^{0}^{1}^{2}^{3}^{4}^{5}^{6} ^{0}  ^{0,01}  ^{0,02}  ^{0,03}  ^{0,04}  ^{0,05}^{Tension U(t)/V}  ^{Temps t/s} Signal 20 Hz ; freq. echant. 400 Hz^{V (t)}^{|V (t)|}